Schenker 1908
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Heinrich Schenker, Instrumentations-Tabelle, 998392073, Universal-Edition, Wien, Unter dem Pseudonym Arthur Niloff veröffentlicht.