Deutsches Theater
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Deutsches Theater
identifier: 4058252-8
Berliner Sprechtheater, 1905–1930 unter Leitung von Max Reinhardt ([...], Sp. 1531).