Königliche Hofoper Unter den Linden
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Königliche Hofoper Unter den Linden
identifier: 2085477-8
Von Friedrich II. begründete, am 7. Dezember 1742 in Berlin eröffnete Opernbühne; 1918 in Staatsoper Unter den Linden umbenannt.