Stadttheater Zürich
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Stadttheater Zürich
identifier: 1085273032
1890/91 am Dufourplatz (heute Sechseläutenplatz) errichtet, 1891 als Mehrspartenhaus eröffnet, 1901–1921 geleitet von Alfred Reucker. Seit 1926 ausschließlich Musiktheater-Bühne; offizielle Bezeichnung seit 1964: Opernhaus Zürich.