Bösendorfer
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Bösendorfer
identifier: 3052907-4
1828 von Ignaz Bösendorfer in Wien gegründete Klavierfabrik; 1859 bis 1909 unter Leitung von Ludwig Bösendorfer.