Wiener Philharmoniker
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Wiener Philharmoniker
identifier: 2017806-2
Mit dem ersten Konzert am 28. März 1842 unter Leitung von Otto Nicolai ins Leben gerufenes Konzert- und Opernorchester.