Staatsoper Berlin
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Staatsoper Berlin
identifier: 1087233062
1743 von Friedrich II. als Königliche Hofoper gegründetes königliches Opernhaus, 1918 umbenannt in Staatsoper Berlin