Humboldt-Universität zu Berlin
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Humboldt-Universität zu Berlin
identifier: 1220138-8
identifier: 162898525
Älteste Berliner Universität, gegründet 1809 unter dem Namen Universität zu Berlin, von 1828 bis 1945 unter dem Namen Friedrich-Wilhelms-Universität; unter dem gegenwärtigen Namen seit 1949.