Hofoperntheater (Wien)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hofoperntheater Wien
identifier: 16331968-6
Wiener Operntheater, im Neuen Haus als Hofoper seit 1869, nach dem Ersten Weltkrieg bis 1938 unter dem Namen Operntheater; heute Wiener Staatsoper.