Königliche Akademische Hochschule für Musik in Berlin zu Charlottenburg
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Königliche Akademische Hochschule für Musik in Berlin zu Charlottenburg
identifier: 1214451-4
Name der 1869 von Joseph Joachim gegründeten Musikhochschule in Berlin seit dem Umzug in die Charlottenburger Fasanenstraße 1902 bis zur Revolution 1918; danach: Staatliche Akademische Hochschule für Musik in Berlin zu Charlottenburg, 1922–1945 Staatliche Hochschule für Musik in Berlin.