Deutsches Opernhaus (Charlottenburg)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Deutsches Opernhaus
identifier: 230095-3
1911–12 erbautes Opernhaus in Charlottenburg, nach der Eingemeindung nach Berlin 1925–1933 unter dem Namen Städtisches Opernhaus, dann rückbenannt; 1943 zerstört. 1961 nach Neubau wiedereröffnet als Deutsche Oper Berlin.