Palace Theatre (London)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Palace Theatre
identifier: 3002196-0
identifier: 140988168
Im Januar 1891 in London unter dem Namen Royal English Opera House eröffnet, später Umbenennung in Palace Theatre of Varieties, seit 1911 unter dem Namen Palace Theatre präsent.