Hochschule für Musik Karlsruhe
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hochschule für Musik Karlsruhe
identifier: 10167097-7
identifier: 160393964
Staatliche Musikhochschule, als Nachfolger von diversen Karlsruher Institutionen der Musikbildung (die frühesten seit 1812) im Jahr 1971 gegründet.