Alexanterin teatteri
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Alexanterin teatteri; Alexandersteatern; Alexander Theater
identifier: 7697951-9
identifier: 235737853
identifier: 0000000105752883
1880 eröffnetes "russisches" Theater in Helsinki, das für die russische Garnison erbaut wurde.