The Society of the Friends of Music
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

The Society of the Friends of Music
Von 1913 bis 1931 bestehender Verein zur Ermöglichung von Aufführungen neuer Musik in New York, darunter Arnold Schönbergs Kammersymphonie op. 9 und Gustav Mahlers Achte Symphonie (April 1916).