Staatliches Loh-Orchester Sondershausen
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Fürstliche Hofkapelle; Staatliches Loh-Orchester Sondershausen
identifier: 10306186-1
identifier: 159625609
Aus der Hofkapelle der Fürsten zu Schwarzburg-Sondershausen hervorgegangenes Orchester, das 1801 unter dem Namen Fürstliche Hofkapelle zu einem Sinfonieorchester erweitert wurde. Nach der Abdikation des Fürsten im Jahr 1918 in Loh-Orchester umbenannt, in Anlehnung an den Park, in dem das Orchester seit 1801 regelmäßig konzertiert.