Sankt Petersburger Philharmoniker
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Sankt Petersburger Philharmoniker
identifier: 1246578-1
1802 als Sankt Petersburger Philharmonische Gesellschaft gegründetes russisches Sinfonieorchester. 1897 zum Symphonischen Hoforchester und 1917 zur Staatlichen Petrograder Philharmonie umgewandelt. Von 1924 bis 1991 Staatliches Sinfonieorchester der Leningrader Philharmonie, seitdem Sankt Petersburger Philharmoniker.