Viktoria-Luise-Platz 11 (Schöneberg, Berlin)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Viktoria-Luise-Platz 11
location: Schöneberg, Berlin, 52.495472 13.342221
Wohnort Ferruccio Busonis von September 1908 bis zu seinem Tod (mit Ausnahme der Jahre im Zürcher Exil von 1915 bis 1920) ([...], Sp. 1377); 1945 zerstört.