Hauptstraße 113 (Hietzing, Wien)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hauptstraße 113
location: Hietzing, Wien, 48.205655 16.206360
event: 1910-01–1911-09
Wohnort Schönbergs bis zu seinem Umzug nach Berlin in die Villa Lepcke (Stuckenschmidt 1974, S. 118).