Konzentrationslager Theresienstadt (Theresienstadt)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Konzentrationslager Theresienstadt
location: Theresienstadt, 50.513639 14.164694
identifier: 4135801-6