Madonna del Sasso (Orselina)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Madonna del Sasso
location: Via Santuario 2
Orselina
46.175194 8.793611
Wallfahrtskirche oberhalb von Locarno
identifier: 4597920-0
identifier: 9686201