Sing-Akademie (Berlin)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Berliner Sing-Akademie
location: Am Festungsgraben 2
Berlin
52.518833 13.395056
1827 für die Sing-Akademie fertiggestellter Konzertsaal; 1943 zerstört. Seit 1952 Spielstätte des Maxim-Gorki-Theaters.
identifier: 1088598463