Wiener Konzerthaus (Wien)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Wiener Konzerthaus
location: Lothringerstraße 20
Wien
48.200782 16.375034
Am 19. Oktober 1913 in Wien eröffnetes Konzerthaus der Wiener Konzerthausgesellschaft. Das Gebäude fasst drei historische Säle (Großer Saal, Mozart-Saal, Schubert Saal) sowie seit 2001 den Neuen Saal ([...], S. 2656 f.).
identifier: 1036867951