K.K. Hof-Operntheater (Wien)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

K.K. Hof-Operntheater
location: Opernring 2
Wien
48.203 16.3691
identifier: 1017665982
identifier: 6618989