Königliche Hofoper (Berlin)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Königliche Hofoper; Staatsoper Berlin
location: Unter den Linden 7
Berlin
52.516667 13.395
1741–43 von Friedrich II. errichtetes Opernhaus
1843 abgebrannt, 1843–44 Wiederaufbau
1918 Umbennung in Staatsoper Berlin
1941 zerstört, 1941–42 Wiederaufbau
1945 zerstört, 1951–55 Wiederaufbau
identifier: 1087233062
identifier: 6944100