Hôtel Pension Schloss Bottmingen
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hôtel Pension Schloss Bottmingen
location: Schlossgasse 9
Bottmingen
47.523603 7.570347
im 13. Jh. errichtete Wasserburg; im 17./18. Jh. zum Barockschloss umgestaltet; diente ab 1888 als Restaurant und Pension.