Kurhaus
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Kurhaus; Hotel Atlantic; Hotel Kaiserhof Atlantic
location: Heringsdorf (Seebad), 53.955862 14.168069
Von 1871 bis 1903 in mehreren Bauabschnitten errichtete Luxus-Hotelanlage; ab 1951 FDGB-Ferienheim Solidarität; nach baulichem Verfall 1979 gesprengt.