Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (Berlin)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
location: Berlin, 52.504722 13.335278
Von 1891 bis 1895 durch den Architekten Franz Schwechten im neoromanischen Baustil errichtete evangelische Kirche
event: 1943
Hauptturm und Dachstuhl des Kirchenschiffs bei einem Luftangriff zerstört
event: Neubau; Erhalt der alten Ruine als Mahnmal.
identifier: 4278599-6