Harmoniumsaal (Berlin)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Harmoniumsaal
location: Steglitzer Straße 35
Ludendorffstraße 70
Pohlstraße 70
Berlin
52.5015851 13.3615379
1911 eröffneter Konzertsaal (190 Sitzplätze) im Geschäftshaus der Firma Carl Simon Harmoniumhaus.
Heutige Adresse: Pohlstraße 70.
Werbebroschüre zum Harmoniumsaal der Firma Carl Simon Harmoniumhaus (Digitalisat des Staatlichen Instituts für Musikforschung · Preußischer Kulturbesitz)