Villa Farnesina (Rom)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Villa Farnesina
location: Via della Lungara 230
Rom
41.893501 12.467433
Erbaut 1508–1511 von Baldassare Peruzzi, ausgestattet u. a. mit Fresken von Raffael.
identifier: 4251095-8
identifier: 6954118