13 Rue du Mail (Paris)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

13 Rue du Mail
location: Paris, 48.8667 2.3422
Adresse der 1877 eröffneten Salle Érard, Teil eines Hôtel particulier im Besitz der Familie Érard (Klavier- und Harfenbauer)