Sixtinische Kapelle (Rom)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Sixtinische Kapelle
location: Vatikanstadt, 41.90358561503489 12.45435475397466
Von 1475 bis 1483 unter Papst Sixtus IV. nach den Plänen von Baccio Pontelli errichtete Kapelle, die Teil des Apostolischen Palastes und Ort des Konklaves ist.
identifier: 4104970-6
identifier: 7778930