Langham Hotel (London)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Langham Hotel
location: 1c Portland Place
London
51.517778 -0.143611
1863–1865 errichtetes Luxushotel; nach dem Zweiten Weltkrieg zwischenzeitlich im Besitz der British Broadcasting Corporation, 1991 als Hotel wiedereröffnet.
identifier: 6480697