The Bellevue-Stratford Hotel (Philadelphia)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

The Bellevue-Stratford Hotel
location: 200 South Broad Street / Walnut Street
Philadelphia
39.94910 -75.16487
1904 erbautes Hotel mit 19 Stockwerken, 1912 auf über 1000 Zimmer erweitert; zur Zeit der Eröffnung eines der luxuriösesten Hotels der USA und weltweit einer der spektakulärsten Hotelbauten. Nach Schließung 1976 infolge des ersten Ausbruchs der Legionärskrankheit sowie diversen Umbenennungen und Eigentümerwechseln heute in gemischter Nutzung, der Hotelanteil dabei unter dem Namen The Bellevue.
identifier: 1091159820902214000009
identifier: 9795296