Hotel Gibbon (Lausanne)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hotel Gibbon
location: Place Saint-François 16
Lausanne
46.519476 6.632349
Hotel mit üppiger Park- und Gartenanlage; 1920 abgerissen.