Unionsgatan 17 (Helsinki)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Unionsgatan 17; Unioninkatu 17
location: Helsinki, 60.166521390725855 24.951661501061025
Von 1889 bis 1931 Hauptgebäude des Musikinstituts Helsinki (vgl. [...], S. 28–29).