Grand Hôtel Terminus (Paris)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Grand Hôtel Terminus
location: 108, rue Saint-Lazare
Paris
48.8755 2.3255
1887 anlässlich der Weltausstellung eröffnetes Hotel am Pariser Bahnhof Saint-Lazare; 1973–2013 unter dem Namen Hôtel Concorde Saint-Lazare, seit 2015 unter dem Namen Hilton Paris Opéra.
identifier: 10002170-0
identifier: 10283077