Hotel Europa (Klagenfurt)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hotel Europa
location: Kardinalplatz 8
Klagenfurt
46.623639 14.311822
Ende des 19. Jahrhunderts bestehendes Hotel in Klagenfurt; das Gebäude wird heute nach Sanierung als Wohn- und Geschäftshaus genutzt (Kleine Zeitung, 12.12.2023).
Adresse gemäß Lokalisierung des auf der Karte vom Kardinalplatz in südwestlicher Blickrichtung (damals: Fürstenplatz) sichtbaren Hotel Europas (KLAIS – Kärntner Landesarchiv Archivinformationssystem).