Bachergasse 3b (Wien)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Bachergasse 3b
location: Wien, 48.188571 16.358806
Wohnort Otto von Kapffs seit spätestens 1916; entspricht (seit Umbenennung der Straße am 15.2.1949) heute Viktor-Christ-Gasse 11.