Woodrow Thomas Wilson
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Wilson, Woodrow; Thomas Woodrow Wilson; 28. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
identifier: 118643401
identifier: 89457467
identifier: 0000000028737021
birth: 1856-12-28, Staunton (Virginia)
death: 1924-02-03, Washington
occupation: Politiker
event: 1919
Friedensnobelpreis