Wilhelm II.
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Wilhelm II.; Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen; Deutscher Kaiser; König von Preußen
identifier: 118551256
identifier: 121621349
identifier: 0000000374821779
birth: 1859-01-27, Berlin
death: 1941-06-04, Doorn