Friedrich Hegar
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hegar, Friedrich
identifier: 11889112X
identifier: 5729501
identifier: 0000000114667744
birth: 1841-10-11, Basel
death: 1927-06-02, Zürich
occupation: Komponist
occupation: Dirigent
occupation: Geiger
affiliation: Gründungsdirektor des Zürcher Konservatoriums
affiliation: Chefdirigent des Orchesters der Tonhalle-Gesellschaft Zürich