Friedrich I.
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Friedrich I.; Kurfürst von Brandenburg; König in Preußen
identifier: 118535730
identifier: 45094002
identifier: 0000000066399887
birth: 1657-07-11, Königsberg
death: 1713-02-25, Berlin
affiliation: 1696 Gründer der Preußischen Akademie der Künste