Otto Klemperer
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Klemperer, Otto; Otto Nossan Klemperer
identifier: 118563181
identifier: 7574364
identifier: 0000000109519034
birth: 1885-05-14, Breslau
death: 1973-07-06, Zürich
occupation: Dirigent
occupation: Komponist
Ab 1917 als Kapellmeister, später als Generalmusikdirektor an der Kölner Oper.