Oehlenschläger, Adam Gottlob: Aladdin
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Adam Gottlob Oehlenschläger, Aladdin eller den forunderlige lampe, Aladdin oder die Wunderlampe, Dramatisches Gedicht in 2 Teilen, 7657659-0, Kopenhagen, Amsterdam (deutsch), Wien, In Busonis Bibliothek befanden sich die Erstausgabe von 1808, eine Ausgabe von 1820, die 21-bändige Werkausgabe von 1839 (Übersetzungen jeweils von Oehlenschläger selbst) sowie auch eine Ausgabe des dänischen Originals in einer Ausgabe von 1820 (vgl. [...], S. 82, Einträge Nr. 1024–1027).