Beethoven, Ludwig van: Klaviersonate Nr. 21 C-Dur op. 53 «Waldstein-Sonate»
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Ludwig van Beethoven, Klaviersonate Nr. 21 C-Dur, Waldstein-Sonate, 53, 300016786, Wien