Schenker, Heinrich: 3 Gesänge für Frauenstimmen a cappella op. 8
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Heinrich Schenker, 3 Gesänge für Frauenstimmen a cappella, 8, Eigentlich 4 Gesänge für Frauenstimmen a cappella; unpubliziert. Nr. 1: Agnes; Nr. 2: Im Rosenbusch der Liebe schlief; Nr. 3: Der Traum; Nr. 4: Tausend schöne goldne Sterne