MendelssohnBartholdy, Felix: Symphonie Nr. 4 A-Dur op. 90 «Italienische»
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Felix Mendelssohn Bartholdy, Symphonie Nr. 4 A-Dur, Italienische, 90, MWV N 16, 300102666, London