Gounod, Charles (arr. Liszt, Franz): Valse de l’opéra Faust de Gounod
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Charles Gounod, Franz Liszt, Valse de l’opéra Faust de Gounod, S 407, R 166, 300213395, Bearbeitung für Klavier solo, Paris, Muraille