Berlioz, Hector: Les Troyens
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hector Berlioz, Les Troyens, H 133, 300019459, Glasgow, Uraufführung in englischer Sprache, London, Uraufführung in französischer Sprache, Die Oper besteht aus zwei Teilen, welche seperat aufgeführt werden können. Eine Aufführung beider Teile hat es zu Berlioz’ Lebzeiten nicht gegeben. Der zweite Teil wurde 1863 in Paris das erste Mal aufgeführt. Der erste Teil erlebte vor Berlioz’ Tod keine Premiere.